Title: Inhibitor Natrium Kalium Pumpe

Q: Wenn Sie Ouabain, einen Inhibitor der Natrium-Kalium-Pumpe auf ein Neuron geben und das Neuron dann wiederholt stimulieren, was erwarten Sie was mit den von diesem Neuron erzeugten Aktionspotentialen passiert?
- Es gibt keine unmittelbare Wirkung, aber sie lassen mit der Zeit und wiederholter Stimulation nach und verschwinden schliesslich. (correct)
- Es werden sofort keine Aktionspotential mehr gefeuert.
- Sie werden sofort kleiner und stabilisieren sich dann mit kleinerer Amplitude.
- Ouabain hat keinen Einfluss auf Aktionspotentiale.