Title: AMPA vs. NMDA

Q: Sowohl AMPA Rezeptoren als auch NMDA Rezeptoren reagieren auf den Neurotransmitter Glutamat. Worin unterscheiden sich die beiden Rezeptoren?
- Die Bindung von Glutamat führt bei NMDA Rezeptoren zu einer Depolarisation der postsynaptischen Membran, während sie bei AMPA Rezeptoren zu einer Hyperpolarisation führt.
- Der AMPA Rezeptor wird nach der Bindung von Glutamat für Na+ Ionen durchlässig, der NMDA Rezeptor wird nicht durchlässig, da er von Mg2+ Ionen blockiert wird. (correct)
- NMDA Rezeptoren werden durch die Bindung von Glutamat geöffnet, AMPA Rezeptoren dagegen schliessen nach Bindung von Glutamat.