Title: Wilhelm Conrad Röntgen

1845 - 1923

1845 to 1845: in Lennep (D) geboren

Die Mutter hat niederländische Wurzeln.

1862 to 1864: Technische Schule in Utrecht (NL)

(wahrscheinlich zu Unrecht) 1864 von der Schule verwiesen

1865 to 1868: Maschinenbau Polytechnikum Zürich

1869 to 1869: Doktortitel in Physik an der Universität Zürich

1872 to 1872: Heirat von Anna Bertha Ludwig

Wirtstochter («Grünes Glas»)

1895 to 1895: Entdeckung der X-Strahlen

Ein frühes Bild mit X-Strahlen (Röntgenstrahlen) von Albert von Köllikers linker Hand.

1901 to 1901: Nobelpreis in Physik

(Bild) Das Laboratorium in Würzburg, wo Wilhelm Röntgen seine Entdeckung machte.

1923 to 1923: in München gestorben

und in Gießen (D) begraben.

Wilhelm Röntgen

20. Jahrhundert