Title: Physiologie Synapse

Q: Auf welcher Ebene war die Signaltransduktion vermutlich unterbrochen?
- Es wurden keine Neurotransmitter ausgeschüttet. (correct)
- Das Aktionspotential wurde nicht bis zu Axonterminale weitergeleitet.
- Die Ionenkanäle in der postsynaptischen Membran wurden inaktiviert.