Title: Tracing 2

Q: Wo kann der Tracer 6-8 Tage nach Injektion in den Muskel detektiert werden?
- Cortex (correct)
- Interneuronen (correct)
- Tractus corticospinalis lateralis (correct)
- Tractus corticospinalis anterior