Title: Multiple Choice VOR 2

Q: Wie verändert sich der VOR wenn Sie die Vergrösserungsbrille wieder absetzen?
- Die Augen bewegen sich zu langsam.
- Der Blick kann erst nicht stabilisiert werden, passt sich aber nach einer Weile an. (correct)
- Die Augen bewegen sich zu schnell. (correct)
- Das Bild auf der Retina bleibt stabil.