Title: Multiple Choice CPGs

Q: Wieso feuren die α-Motoneurone des Extensors (Streckmuskel) und Flexors (Beugemuskel) alternierend?
- Die Aktivität von vorgeschalteten Interneuronen alterniert, weil sie sich gegenseitig über weitere inhibitorische Interneuronen hemmen. (correct)
- Die α-Motoneurone werden abwechselnd von unterschiedlichen Kernen des Hirnstamms aktiviert.
- Die α-Motoneurone können immer nur in kurzen Impulsen feuern.
- Der Extensor und der Flexor werden von den gleichen α-Motoneuronen aktiviert.