Title: H-Reflex 1

Q: Wie verändert sich die M-Welle mit zunehmender Reizstärke?
- Die M-Welle nimmt mit der Reizstärke zu. (correct)
- Die M-Welle ist immer gleich stark.
- Die M-Welle nimmt  mit der Reizstärke ab.
- Die M-Welle nimmt zunächst zu, bei hoher Reizstärke vermindert sich die M-Welle aber wieder.

Q: Wie verändert sich der H-Reflex mit zunehmender Reizstärke?
- Der H-Reflex nimmt zunächst zu, bei hoher Reizstärke vermindert sich der H-Reflex aber wieder. (correct)
- Der H-Reflex ist immer gleich stark.
- Der H-Reflex nimmt mit der Reizstärke zu.
- Der H-Reflex nimmt mit der Reizstärke ab.