Title: Frontales Augenfeld MC 3

Q: Wärend eine Sakkarde zu einem Zielpunkt weiter weg ausgeführt wird (Versuch 3) ist die Aktivität des Neurons...
- normal. (correct)
- besonders aktiv.
- leicht erhöht.