Title: Brown-Séquard-Syndrom 1

Q: Welche sensorischen Ausfälle erwarten Sie bei einer halbseitigen Rückenmarksverletzung in Körperregionen unterhalb der Schädigung?
- Keine Ausfälle
- Mechanozeption und Propriozeption fallen ipsilateral zur Seite der Läsion aus. (correct)
- Thermozeption und Nozizeption fallen ipsilateral zur Seite der Läsion aus.
- Mechanozeption und Propriozeption fallen kontralateral zur Seite der Läsion aus.
- Thermozeption und Nozizeption fallen kontralateral zur Seite der Läsion aus. (correct)