Title: Die Geschichte der Biomechanik

von 384 v. Chr. (Aristoteles) bis 1974 (Seireg und Arvikar)

-0384 to -0322: Aristoteles

Griechischer Philosoph. Setzte sich mit der Bewegung der Körper auseinander. Führte den Terminus ”Mechanik” ein.

Bewegung einer Kanonenkugel

-0287 to -0212: Archimedes

Griechischer Mathematiker. Legte Grundlagen für Statik und Hydrodynamik.

Archimedische Schraube

0131 to 0201: Galenos

Griechischer Arzt. Wichtige Erkenntnisse bezüglich Anordnung und Funktion der Muskulatur (Agonist – Antagonist). Erkannte Muskeltonus.

Sektion an einem Schwein

1452 to 1519: Leonardo da Vinci

Ingenieur und Künstler der Renaissance. Studierte Teile des Menschen in Gleichgewicht und Bewegung.

Der vitruvianische Mensch.

1510 to 1590: Ambroise Paré

Mechaniker. Erfindung mechanischer Prothesen.

Künstliches Bein

1564 to 1642: Galileo Galilei

Zusammenhang zwischen Bewegung und Kräften.

Bewegung der Himmelskörper

1642 to 1727: Isaac Newton

Siehe Galilei, zudem Mathematik.

1608 to 1679: Alfonso Borelli

Studierte die Bewegungen der Tiere und der Menschen.

De Motu Animalium

1795 to 1891: Gebrüder Weber

Untersuchten den menschlichen Gang (Wirkung der Schwerkraft und anderer Kräfte).

Fuss beim Gehen

1830 to 1904: Étienne-Jules Marey

Registrierte mit pneumographischer Methode die Kraft der Beine auf Boden in Stützphase und entwickelte das Chronozyklogramm.

Mensch beim Rennen

1830 to 1904: Eadweard Muybridge

Schaffte das photographische Reihenbild.

Laufendes Pferd

1831 to 1892: Christian Wilhelm Braune

Registrierung der Bewegung mit Hilfe von Geissler-Röhren.

Geissler-Röhre

1861 to 1916: Otto Fischer

Betrachtete das Trägheitsmoment des Menschlichen Körpers und seiner Glieder (auch mit Rücksicht auf die Ausrüstung eines deutschen Infanteristen).

1938: Herbert Elftman

Podogramm mit Kraftangriffskoordinaten. Vektordarstellung der Fussbelastung.

Bodenreaktionskraft des menschlichen Fusses

1915 to 1976: Jürg Wartenweiler

Zeigte Anwendung des EMG im Sport.

Marker (weiß) für kinematische Analyse und Elektroden für EMG- (Muskelaktivitäts-) Analyse

1974: Seireg und Arvikar

Komplexes Modell zur Berechnung der Belastung von Gelenken, Sehnen, Muskeln etc.

Biomechanisches Modell von Skelett und Muskulatur

Chronologie