Title: Ventral/dorsal Schloss

Q: Dem Patient im Bild oben wurde ein Schloss gezeigt. Erst keine Antwort, dann bemerkt er die runde Form. Der Experimentator fragt ihn nach mehr Details. Daraufhin sagt der Patient, dass es sich um ein Telefon handelt. Er hatte die aussenliegenden Zahlen erkannt wie es früher der Fall war bei einem Telefon. Der Experimentator stellt klar, dass es kein Telefon ist.

Obwohl der Patient das Objekt nicht benennen konnte, machten seine Finger die Bewegung, wie beim Öffnen eines Zahlenschlosses. Wenn der Experimentator fragt, ob es sich um ein Telefon, eine Uhr oder ein Schloss handelt sagt der Patient: eine Uhr. Erst als er auf die Bewegung seiner Finger schaut, ruft er: “Es ist ein Schloss, ein Zahlenschloss!”

Welcher Teil des Gehirns ist bei diesem Patient beschädigt?
- ventraler Pfad (correct)
- dorsaler Pfad