Title: Tracing 1

Q: Wo kann der Tracer 3-4 Tage nach Injektion in den Muskel detektiert werden?
- α-Motoneuronen (correct)
- Interneuronen
- Tractus corticospinalis lateralis
- Tractus corticospinalis anterior