Title: Frontales Augenfeld MC 2

Q: Wärend eine Sakkarde zu einem benachbarten Zielpunkt ausgeführt wird (Versuch 2) ist die Aktivität des Neurons...
- inhibiert. (correct)
- besonders aktiv.
- leicht erhöht.