Title: Frontales Augenfeld MC 1

Q: Wärend eine Sakkarde zum Zielpunkt ausgeführt wird (Versuch 1) ist die Aktivität des Neurons..
- besonders aktiv. (correct)
- inhibiert.
- leicht erhöht.