Title: Visus

Q: Ist die Sehschärfe auf der Retina überall gleich?
- Nein (correct)
- Ja

Q: Wie groß ist der Diskriminierungs-Abstand , wenn der Gegenstands-Punktabstand 1 Winkelminute beträgt?
- Kann man nicht sagen (correct)
- 1.5mm
- 4cm

Q: Weshalb kann man das so nicht sagen?
- Weil der Visus ein Verhältnis beschreibt zwischen einer Normdistanz und der eigentlichen Distanz mit der man gerade noch eine Muster auseinanderhalten kann. (correct)
- Man bräuchte den Abstand der Augen um dies exakt zu beschreiben,