Title: Tabelle Retina

- 120 Mio
- Skotopisches Sehen
- Sehen bei Nacht
- Aktiv wenn wenig Licht (Dunkel) vorhanden ist
- Um die Fovea Centralis herum
- 6 Mio
- Hauptsächlich in der Fovea Centralis
- Tagsehen
- Photopisches Sehen
- Bei Tageslicht
Q: 120 Mio
A: 120 Mio
Q: Skotopisches Sehen
A: Skotopisches Sehen
Q: Sehen bei Nacht
A: Sehen bei Nacht
Q: Aktiv wenn wenig Licht (Dunkel) vorhanden ist.
A: Aktiv wenn wenig Licht (Dunkel) vorhanden ist
Q: Um die Fovea Centralis herum
A: Um die Fovea Centralis herum
Q: 6 Mio
A: 6 Mio
Q: Hauptsächlich in der Fovea Centralis
A: Hauptsächlich in der Fovea Centralis
Q: Tagsehen
A: Tagsehen
Q: Photopisches Sehen
A: Photopisches Sehen
Q: Bei Tageslicht
A: Bei Tageslicht