Title: Stroke - ischemic vs hemorrhagic

Ischämischer Hirnschlag

Ein ischämischer Hirnschlag wird durch einen Thrombus (= Blutgerinnsel, welches im Gehirn entstanden ist) oder einen Embolus (= Blutgerinnsel, welches von der Peripherie ins Gehirn gelangt ist) ausgelöst. Dieser blockiert die Blut- und somit die Sauerstoffzufuhr zu den darauffolgenden Gehirnarealen.

Hämorrhagischer Hirnschlag

Ein hämorrhagischer Hirnschlag entsteht durch ein beschädigtes Blutgefäss und hat eine Hirnblutung zur Folge. Diese Blutung übt mechanischen Druck auf die umgebenden Hirnstrukturen aus und schädigt somit noch mehr Neurone.