Title: Stäbchen

Q: Bevor die Stäbchen belichtet werden sind sie leicht...
- ...depolarisiert (correct)
- ...hyperpolarisiert

Q: Worin besteht der initiale Schritt der retinalen Transduktion?
- Einfallendes Licht führt zu einer Konfigurationsänderung von einem 11-cis Retinal Molekül (correct)
- Lichteinfall führt zu einer leichten depolrsiation und somit zu einer Öffnung von K+-Pumpen

Q: Die Hyperpolarisation der Stäbchen führt zu einer...
- ...reduzierten Transmitterausschüttung (correct)
- ...verstärkten Produktion von L-Glutamat

Q: Wie wirkt sich ein Vitamin A Mangel aus?
- Der Körper kann kein Sehpurpur mehr bilden und bekommt deshalb Probleme Nachts zu sehen (correct)
- Die K+Pumpen funktionieren nicht mehr korrekt und somit kann keine Depolarisation mehr stattfinden