Title: Rinne-Versuch

Q: Beim Rinne-Versuch wird eine Stimmgabel angeschlagen und  direkt hinter der Ohrmuschel auf dem Schädel aufgesetzt, sodass der Stimmgabelton über den Knochen geleitet wird. Wenn der Patienten den Ton gerade nicht mehr hört, wird die noch leicht schwingende Stimmgabel unmittelbar vor das Ohr gehalten.

Wird der Ton beim gesunden Ohr noch zu hören sein, wenn die Gabel vor dem Ohr weiter schwingt?
- Ja (correct)
- Nein

Q: Ist der Ton nicht mehr zu hören, liegt eine...
- ...Schallleitungsstörung vor. (correct)
- ...Schallempfindungsstörung vor.