Title: Propriozeption - Muskelspindeln

Q: Welcher Adaptation, die Sie bei der Mechanozeption kennen gelernt haben, entspricht die sensorische Rückmeldung der Kernkettenfasern?
- Langsame Adaptation: Proportional-Differenzial-Fühler (correct)
- Langsame Adaptation: Differenzial-Fühler
- Schnelle Adaptation: Proportional-Differenzial-Fühler
- Schnelle Adaptation: Differenzial-Fühler

Q: Was bedeutet dies in Hinsicht auf die Dehnung des Muskels?
- Bei einem Muskel, welcher über längere Zeit stark gedeht wird, wird eine höhere Aktionspotential-Frequenz gefeuert als bei einem Muskel, der über längere Zeit wenig gedehnt wird. (correct)
- Unabhängig davon, wie stark der Muskel gedehnt wird, die Feuerfrequenz ist immer die selbe.
- Eine konstante Dehnung des Muskels wird nicht wahrgenommen, nur die Änderung, sobald der Muskel gedehnt oder gelöst wird.
- Wie schnell der Muskel gedehnt oder gelöst wird, hat keinen Einfluss auf die Feuerfrequenz der Aktionspotentiale.

Q: Welcher Adaptation, die Sie bei der Mechanozeption kennen gelernt haben, entspricht die sensorische Rückmeldung der Kernsackfasern?
- Schnelle Adaptation: Differenzial-Fühler (correct)
- Langsame Adaptation: Differenzial-Fühler
- Schnelle Adaptation: Proportional-Differenzial-Fühler
- Langsame Adaptation: Proportional-Differenzial-Fühler

Q: Was bedeutet dies in Hinsicht auf die Dehnung des Muskels?
- Eine konstante Dehnung des Muskels wird nicht wahrgenommen, nur die Änderung, sobald der Muskel gedehnt oder gelöst wird. (correct)
- Unabhängig davon, wie stark der Muskel gedehnt wird, die Feuerfrequenz ist immer die selbe.
- Bei einem Muskel, welcher über längere Zeit stark gedeht wird, wird eine höhere Aktionspotential-Frequenz gefeuert als bei einem Muskel, der über längere Zeit wenig gedehnt wird.
- Wie schnell der Muskel gedehnt oder gelöst wird, hat keinen Einfluss auf die Feuerfrequenz der Aktionspotentiale.

Wählen Sie die richtige Antwort aus:

- Würden die alpha- und gamma-Motoneurone nicht gleichzeitig aktiv sein (= Co-aktivität), wüssten wir anhand des M. Biceps brachialis nicht, dass wir unseren Arm mehr oder weniger beugen, wenn der Arm sich bereits in einer gebeugten Position befindet. Der Sensor wäre zu wenig sensitiv, um dann Änderungen zu detektieren. (correct)
- Würden die alpha- und gamma-Motoneurone nicht gleichzeitig aktiv sein (= Co-aktivität), wüssten wir anhand des M. Biceps brachialis nicht, dass wir den Arm beugen, wenn der Arm sich vorher in einer gestreckten Position befunden hat. Der Sensor wäre zu wenig sensitiv, um dann Änderungen zu detektieren.
- Würden die alpha- und gamma-Motoneurone nicht gleichzeitig aktiv sein (= Co-aktivität), dann könnten wir unseren Arm nicht bewegen, weil unsere Muskellänge gar nicht gemessen werden könnte und unser Gehirn somit nicht wüsste, ob die Muskulatur gelöst oder kontrahiert werden sollte. Der Sensor wäre zu wenig sensitiv, um dann Änderungen zu detektieren.