Title: Propriozeption

Q: Wenn Ihr Arzt mit einem Hammer gegen die Sehne unter Ihrer Kniescheibe schlägt, streckt sich das Bein. Was passiert im Golgi Sehnenorgan?
- Durch den Schlag wird die Sehne gedehnt. Das Golgi Sehnenorgan feuert mit einer mittleren Frequenz. (correct)
- Es passiert nichts!
- Durch den Schlag wird die Sehne verlängert. Das Golgi Sehnenorgan feuert mit einer hohen Frequenz.
- Es wird ein primärer Refle ausgelöst.

Q: Welche Funktion haben 𝛾-Motoneuronen?
- Sie regulieren die länge der intrafusalen Fasern. (correct)
- Sie leiten afferente Signale zum Cerebellum
- Die extrafusalen Fasern können mit ihnen kontrahiert werden.
- Es unterstützt das Golgi-Sehnenorgan.