Title: Mechanozeption - Rezeptoren Übersicht

[Image: Mechanorezeptoren_1]

Ohne Haare

Die unbehaarte Haut enthält als oberflächliche Mechanorezeptoren sogenannte Meissner-Körperchen und Merkel-Zellen.

Die Pacini-Körperchen und Ruffini-Körperchen liegen tiefer in der Haut.

[Image: Mechanorezeptoren_2]

mit Haaren

Während Haare die tiefer liegenden Rezeptoren nicht beeinflussen, verändern sich die oberflächlichen Rezeptoren leicht. Dabei werden die Meissner-Körperchen nun Haarfllikelsensoren und die Merkel-Zellen Tastscheiben genannt.