Title: Mechanozeption - Haut

Q: Wie gross ist die Oberfläche der Haut bei einem erwachsenen Menschen? ('m^2' bedeutet 'quadratmeter')
- 1.7 m^2 (correct)
- 1 m^2
- 0.5 m^2
- 1.3 m^2