Title: Mechanozeption - Adaptation Fühler

Q: Was würden Sie mit nur dieser Art von Adaption fühlen, wenn Ihnen jemand die Hand gibt?
- Normaler Händedruck, so wie wir es uns gewohnt sind.
- Nur der Kontakt und das Loslassen würden wir fühlen, dazwischen würden wir nichts empfinden. (correct)
- Zu Beginn empfinden wir nichts, mit der Zeit spürten wir etwas und die Empfindung wird immer stärker.
- Es spielt keine Rolle, wie fest jemand drückt, den Händedruck empfinden wir nicht. Aber wie schnell jemand zudrückt und loslässt, das würden wir fühlen. (correct)

Q: Was würden Sie mit nur dieser Art von Adaption fühlen, wenn Ihnen jemand die Hand gibt?
- Normaler Händedruck, wobei wir Anfang und Ende nicht so genau spüren. (correct)
- Nur der Kontakt und das Loslassen würden wir fühlen, dazwischen würden wir nichts empfinden.
- Zu Beginn empfinden wir nichts, mit der Zeit spürten wir etwas und die Empfindung wird immer stärker.
- Es spielt keine Rolle, wie fest jemand drückt, den Händedruck empfinden wir nicht. Aber wie schnell jemand zudrückt und loslässt, das würden wir fühlen.

Choose the correct statement.