Title: Mechanorezeptoren - Zuordnung

- behaarte Haut
- Meissner-Körperchen
- Merkel-Zellen
- Pacini-Körperchen
- Haarfollikelsensor
- Tastscheibe
- Ruffini-Körperchen
- unbehaarte Haut
Q: behaarte Haut
A: behaarte Haut
Q: unbehaarte Haut
A: unbehaarte Haut
Q: Meissner-Körperchen
A: Meissner-Körperchen
Q: Merkel-Zellen
A: Merkel-Zellen
  Hint: Haben nichts mit einer deutschen Politikerin zu tun.
Q: Ruffini-Körperchen
A: Ruffini-Körperchen
  Hint: Sieht flach aus, ist aber keine Tastscheibe.
Liegen oberhalb der Pacini-Körperchen.
Q: Pacini-Körperchen
A: Pacini-Körperchen
  Hint: Liegen tiefer als die Ruffini-Körperchen.
Q: Haarfollikelsensor
A: Haarfollikelsensor
Q: Tastscheibe
A: Tastscheibe
  Hint: Der Name implementiert bereits, dass sie flach sind.