Title: Licht

Q: Eine rote Oberfläche reflektiert Licht mit einer Wellenlänge von...
- 650 - 700nm (correct)
- 600 - 650µm
- 550 - 600mm
- 500 - 550cm

Q: In welcher Farbe erscheint eine Oberfläche, wenn sie alle Wellenlängen absorbiert?
- Schwarz (correct)
- Weiss