Title: Laterale Hemmung - Funktion

Q: Wozu dient die laterale Hemmung in der Sinnesphysiologie?
- Zur Verbesserung des Kontrasts. (correct)
- Zur Vergrösserung der primären rezeptiven Felder
- Zum Ausgleichen der Divergenz
- Zur Unterstützung der Konvergenz