Title: Hirnstamm - Anatomie

Neuroanatomie - Hirnstamm

Richtig, das Mesencephalon ist Teil des Hirnstamms.

Richtig, das Metencephalon ist Teil des Hirnstamms.

Richtig, das Myelencephalon gehört zum Hirnstamm.

Das Diencephalon liegt über dem Hirnstamm.

Das Telencephalon, sind Sie sicher?

Das Cerebellum gehört nicht zum Hirnstamm

Gehört das Rückenmark zum Hirnstamm?

Feedback: Dies gehört nicht zum Hirnstamm

Feedback: Sie haben dieses Gebiet bereits markiert