Title: Was ist kein Geschmack?

Q: Was ist kein Geschmack?
- Scharf (correct)
- Umami
- Bitter
- Salzig

Q: Wieviel Geschmacksknospen findet man beim Menschen?
- 2000-4000 (correct)
- 1000-2000
- 4000-6000

Q: Welche Papille ist nicht für die Geschmacksdetektion zuständig?
- Fadenpapille (correct)
- Wallpapille
- Pilzpapille
- Blätterpapille

Q: Was ist die Funktion der Fadenpapille?
- Taktile Funktion (correct)
- Erkennung von Schmerz
- Detektion von Säure