Title: Der dioptrische Aparat

Die Hornhaut bildet das "Fenster" zum Glaskörper und muss regelmässig durch Tränenflüssigkeit benetzt werden.  Sie ist ein wichtiges Element, damit wir scharf Sehen können.

Die vordere Augenkammer liegt zwischen Hornhaut und Iris. Dort wo diese beiden aufeinandertreffen findet sich findet sich der Schlemmkanal, der als Abfluss der Flüssigkeit in den Augenkammern dient.

Die hintere Augenkammer liegt zwischen Iris und der vorderen Begrenzung des Glaskörpers

Die Iris ist durch Pigmente gefärbt, welche die "Augenfarben" bilden. Durch fächerförmig angeordnete (öffnen) und ringförmig angeordnete (schliessen) Muskeln kann die Iris als Blende des Auges fungieren.

Die Linse ist ein klarer durchsichtiger Körper, der auf der Vorder- und Hinterseite konvex gekrümmt ist. Als Sammellinse bündelt sie das Licht so, dass es scharf im gelben Fleck (Fovea) abgebildet werden kann. Die Linse ist aufgebaut wie eine Zwiebel, bestehnd aus Linsenrinden und Linsenkern. Die Linsenrinde besteht aus vielen Häuten ähnlich einer Zwiebel.

Der Glaskörper liegt zwischen Linse und Netzhaut. Er ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, die zu 98% aus Wasser, zu 2% aus Hyaluronsäure und zu <<1% aus Kollagenfasern besteht.

Die kreisförmige Makula oder umgangssprachlich der gelbe Fleck hat einen Durchmesser von ca 2,5 - 5 mm. Dort beginnt die Konzentration pro Fläche der Zapfen im Vergleich zu den Stäbchen zu steigen. Im Zentrum der Makula befindet sich die Fovea (Durchmesser ca 0,5 mm). Es finden sich dort ausschliesslich Zapfen (147'000 mm^2). Somit bildet dieser Ort das Zentrum des scharfen Sehens.