Title: Frontales Augenfeld Single Choice Set

Q: Wärend eine Sakkarde zum Zielpunkt ausgeführt wird (Versuch 1) ist die Aktivität des Neurons...
- besonders aktiv. (correct)
- inhibiert.
- leicht erhöht.

Q: Wärend eine Sakkarde zu einem benachbarten Zielpunkt ausgeführt wird (Versuch 2) ist die Aktivität des Neurons...
- inhibiert. (correct)
- besonders aktiv.
- leicht erhöht.

Q: Wärend eine Sakkarde zu einem Zielpunkt weiter weg ausgeführt wird (Versuch 3) ist die Aktivität des Neurons...
- normal. (correct)
- besonders aktiv.
- leicht erhöht.