Title: Frontales Augenfeld 090720

Q: Wenn der Zielpunkt im Reaktionsfeld des Neurons liegt (Versuch1), dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der Sakkade
- erhöht (correct)
- leicht erhöht
- nicht verändert

Q: Wenn der Zielpunkt direkt neben dem Reaktionsfeld des Neurons liegt (Versuch 2), dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der Sakkade
- nicht verändert (correct)
- leicht erhöht
- erhöht

Q: Wenn der Zielpunkt entfernt vom Reaktionsfeld des Neurons liegt (Versuch 3), dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der Sakkade
- leicht erhöht (correct)
- nicht verändert
- erhöht