Title: Steffel | 02.03.18 | HK-Rhythmologie

Q: Welche der folgenden Aussagen zur typischen AV Knoten Reentry Tachykardie trifft zu?
- Breitkomplextachykardie
- Kurze RP Tachykardie (correct)
- Behandlungsmethode der Wahl: Medikamentöse Therapie (Betablocker oder Amiodaron)
- P:R Verhältnis meistens 2:1
- Auftreten in der Regel bei zugrundeliegender struktureller Herzkrankheit

Q: Welche der folgenden Aussage(n) zum AV Block II° trifft / treffen zu?
- Der Mobitz Typ I AV Block II° (Typ Wenckebach) stellt fast immer einen pathologischen Befund dar
- Der Mobitz Typ II AV Block II° (Typ Mobitz) stellt fast immer einen pathologischen Befund dar (correct)
- Ein asymptomatischer Mobitz Typ I AV Block II° (Typ Wenckebach) stellt eine Schrittmacherindikation dar (falls keine reversible Ursache vorliegt)
- Ein asymptomatischer Mobitz Typ II AV Block II° (Typ Mobitz) stellt eine Schrittmacherindikation dar (falls keine reversible Ursache vorliegt) (correct)