Title: Single-Choice | Lungengeräusche | 3.9

Q: Was hören Sie hier?
- Fibroseknistern (correct) (Fibroseknistern (= Siderophonie) ist ein charakteristisches Geräusch der Lungenfibrose, das besonders gut gegen Ende der Inspiration als feines Knistern hörbar ist. Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-lungengeraeusche/#ze93e2d495eeb)
- Asthma bronchiale
- Stridor bei Trachealstenose
- Chronisch obstruktive Bronchitis