Title: Single-Choice | Herztöne | 1.3

Q: Was hören Sie hier?
- Akzentuierter 1. Herzton (correct) (Herztoncharakter: Der 1. Herzton ist abnorm laut bzw. paukend. Hämodynamik: Eine große Schallintensität des 1. HT findet sich immer dann, wenn zu Beginn der Ventrikelsystole noch ein Druckgradient zwischen Vorhof und Ventrikel besteht, der die Blutströmung noch zu einem Zeitpunkt aufrechterhält, zu dem die Ventrikelkontraktion beginnt. Vorkommen z. B. bei Mitralstenose („paukender 1. HT“) oder hyperdynamen Kreislaufverhältnissen (z. B. Hyperthyreose, Fieber, Hyperzirkulation, Aufregung, Stress). Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herztoene/#z03950ddd0e1c)
- Weit gespaltener 1. Herzton
- 4. Herzton
- Paradoxe Spaltung des 2. Herztons