Title: Single-Choice | Herztöne | 1.2

Q: Was hören Sie hier?
- Abgeschwächter 1. Herzton (correct) (Herztoncharakter: Der 1. HT ist abgeschwächt. Hämodynamik: Ein abgeschwächter 1. HT findet sich bei Kontraktilitätsschwäche des Herzens, z. B. bei Herzinsuffizienz, niedrigem Blutdruck oder verlängerter AV-Überleitung. Die Klappensegel sind unmittelbar vor der Ventrikelkontraktion bereits sehr einander genähert, sodass der Klappenschluss aus einer nahezu geschlossenen Klappenstellung erfolgt. Dadurch fällt der 1. HT leiser aus. Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herztoene/#zf956f577893d)
- Fixierte Spaltung des 2. Herztons
- Weit gespaltener 1. Herzton
- Paradoxe Spaltung des 2. Herztons