Title: Single-Choice | Herzgeräusche | 2.1.8

Q: Was hören Sie hier?
- Kombiniertes Mitralvitium (correct) (Charakter des Herzgeräuschs Das Insuffizienzgeräusch ist hochfrequent, holosystolisch, bandförmig und kann bei schwerer Insuffizienz laut zu hören sein (bis 5/6). Das Stenosegeräusch beginnt mit einem relativ leisen und dumpfen MÖT (der aber auch ganz fehlen kann), gefolgt von einem tief frequenten, mesodiastolischen Decrescendo. Hämodynamik: siehe bei Mitralstenose und Mitralinsuffizienz Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herzgeraeusche/#zf4398be41891)
- Pulmonalstenose
- Mitral- und Trikuspidalstenose
- Aortenstenose