Title: Single-Choice | Herzgeräusche | 2.1.6

Q: Was hören Sie hier?
- Mitral- und Trikuspidalstenose (correct) (Charakter des Herzgeräuschs Typischerweise beginnt das Geräusch der Mitralstenose (MS) mit dem Mitralöffnungston (MÖT), dem sich ein raues, tief frequentes Decrescendogeräusch anschließt. Bei Vorliegen eines Sinusrhythmus ist zudem ein präsystolisches Crescendogeräusch zu hören. Die Mitralstenose ist oft nur leise zu hören (1–3/6). Lautstärke und Schweregrad der Stenose korrelieren nur schlecht. Bei der Trikuspidalstenose (TS) findet man meist nur ein kurzes, rollendes Diastolikum. Ein Trikuspidalöffnungston (TÖT) ist nur selten zu hören. Eine isolierte Trikuspidalstenose ist selten, in der Regel tritt sie in Kombination mit einer Mitralstenose auf. Hämodynamik: Das durch das verengte Mitral- bzw. Trikuspidalostium strömende Blut bildet Turbulenzen, durch welche ein während der Diastole verursachtes Geräusch entsteht. Je hochgradiger die MS ist, desto früher in der Diastole hört man den MÖT. Die Rückstauung des Blutes in den linken Vorhof führt zu einer pulmonalen Hypertonie mit Belastung des rechten Ventrikels. Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herzgeraeusche/#zf4277ebb56c9)
- Mitral- und Trikuspidalinsuffizienz
- Aorteninsuffizienz
- Pulmonalstenose