Title: Single-Choice | Herzgeräusche | 2.1.4

Q: Was hören Sie hier?
- Offener Ductus arteriosus Botalli (correct) (Charakter des Herzgeräuschs Das Geräusch des offenen Ductus Botalli ist ein anhaltendes systolisch-diastolisches maschinenähnliches Geräusch. Das Geräusch ist in der Regel in der Systole am lautesten, erreicht sein Intensitätsmaximum kurz vor dem 2. HT und klingt in der Diastole decrescendoartig ab. Hämodynamik: Bleibt nach der Geburt der Verschluss des Ductus arteriosus Botalli aus, fließt während der Systole und der Diastole Blut aus der Aorta in die Pulmonalarterie (Links-Rechts-Shunt). Folge ist eine Volumenbelastung von Lungenkreislauf und linkem Herzen, wobei der linke Ventrikel die Hauptlast trägt und dilatiert und hypertrophiert. Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herzgeraeusche/#z86a7bce2b174)
- Mitralklappenprolaps
- Perikardreiben
- Vorhofseptumdefekt