Title: Single-Choice | Herzgeräusche | 2.1.3

Q: Was hören Sie hier?
- Kombiniertes Aortenvitium (correct) (Charakter des Herzgeräuschs Man hört das klassische Auf- und Abgeräusch der Aortenstenose und -insuffizienz. Es ist ein tief frequentes, scharfes, spindelförmiges systolisches Geräusch und ein helles, frühes diastolisches Geräusch zu hören. Der 2. HT ist abgeschwächt. Hämodynamik: siehe bei Aortenstenose und Aorteninsuffizienz Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herzgeraeusche/#z46aab25bdba5)
- Aorteninsuffizienz
- Kombiniertes Mitralvitium
- Mitralklappenprolaps