Title: Single-Choice | Herzgeräusche | 2.1.11

Q: Was hören Sie hier?
- Ventrikelseptumdefekt (correct) (Charakter des Herzgeräuschs Bei einem membranösen Ventrikelseptumdefekt (häufigste Form) besteht ein holosystolisches Geräusch, das hell ist, aber auch etwas scharf und rau sein kann (v. a. wenn es laut ist). Bei einem muskulärem Septumdefekt, findet man gelegentlich nur ein früh- bis mesosystolisches Geräusch. Das Geräusch wird mit zunehmender Defektgröße leiser. Der kleine Ventrikelseptumdefekt ist sehr laut zu hören und evtl. sogar als Schwirren palpabel. Hämodynamik: Bei kleinen bis mittelgroßen Septumdefekten besteht ein großes Druckgefälle zwischen dem linken und rechten Ventrikel. Die hohe Strömungsgeschwindigkeit des Shuntbluts führt zu starken Turbulenzen, die als Geräusch hörbar sind. Desto größer der Septumdefekt, desto geringer werden die Strömungsgeschwindigkeit des Shuntbluts und die sich bildenden Turbulenzen, das Geräusch wird daher mit zunehmender Defektgröße leiser. Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herzgeraeusche/#z361007a6bc76)
- Vorhofseptumdefekt
- Offener Ductus arteriosus Botalli
- Aorteninsuffizienz