Title: Single-Choice | Herzgeräusche | 2.1.1

Q: Was hören Sie hier?
- Aorteninsuffizienz (correct) (Charakter des Herzgeräuschs Im Anschluss an den 2. HT tritt ein helles, frühes protodiastolisches Decrescendogeräusch auf (DM). Der Klangcharakter verändert sich je nach Schweregrad der Insuffizienz. Eine leichte Aorteninsuffizienz tönt leicht und hauchend, eine mittelschwere blasend bis gießend, eine schwere Aorteninsuffizienz erzeugt oft ein eher schabendes Geräusch. Hämodynamik: Der unzureichende Schluss der Aortenklappe in der Diastole führt zur Regurgitation des Blutstroms aus der Aorta zurück in den linken Ventrikel (diastolisches Rückstromgeräusch) und zu einer Volumenbelastung des linken Ventrikels mit der Folge einer Dilatation. Durch das erhöhte Schlagvolumen in der Systole bewirkt jede mittelschwere bis schwere Aorteninsuffizienz ein früh- bis mesosystolisches spindelförmiges Austreibungsgeräusch (relative Aortenstenose). Link Kapitel: https://eskript.ethz.ch/hkasystem/chapter/multimedia-herzgeraeusche/#z78c846daa510/)
- Kombiniertes Aortenvitium
- Pulmonalstenose
- Mitralklappenprolaps