Title: Moodle - Equipment - Trial 1

Ganzkörper-Bodyplethymsmograph

Hersteller: Cosmed

Markenname: QBodx

Preis: ca. 30'000 CHF

Oszillometer

Hersteller: Thorasys

Markenname: thremoflo

Preis: ca. 15'000 CHF