Title: Herz-Lab_pre_Herz1_Komponenten IHL Modell

Q: Welche Komponenten gehören zum Modell des isolierten Herzens (IHL Modell)?
- Ein venöser Blutzufluss (correct)
- Ein elastisches arterielles Gefäss (correct)
- Ein Widerstand im Lungenkreislauf
- Ein Widerstand im Körperkreislauf (correct)