Title: Herz-Lab_pre_Herz1_IHL Variabeln

Q: Welche Variable/n kann/ können am IHL Modell verändert werden?
- Die Elastizität der Aorta (correct)
- Der zentrale Venendruck (correct)
- Die Kontraktilität des linken und rechten Ventrikels
- Der gesamte Gefässwiderstand im Lungenkreislauf