Title: Herz-Lab_Ü1&2

Übung 1: Änderung von Ventrikel- und Aortendruck während des Herzzyklus

Machen Sie sich zuerst mit den Abläufen während des Herzzyklus im Detail vertraut.

Ziele dieser Simulation sind:
- Die Herzklappenöffnungen und –schliessungen zeitlich richtig zuordnen zu können.
- Die Physio- und pathophysiologischen Auswirkungen einer Herzfrequenzerhöhung zu verstehen.

Versuchdurchführung:
- Öffnen Sie das Programm durch Doppelklicken.
- Wählen Sie das IHL-Modell aus.
- Stellen Sie alle Variablen durch Drücken des Resetknopfes auf ihre Ausgangswerte zurück.
- Verändern Sie die Herzfrequenz entsprechend der Aufgabenstellung und warten Sie bis sich das Bild stabilisiert hat.
- Wechseln Sie in der Excel Arbeitsmappe auf das erste Tabellenblatt „1b_SystolenDiastolendauer“ und tragen Sie die Werte entsprechend ein.

Übung 2: Änderung des Ventrikelvolumens

Ziele dieser Simulation sind:
- Die Schwankungen des Ventrikelvolumens während des Herzyklus zu verstehen.
- Die Veränderung von Herzschlag- und Herzminutenvolumen bei Änderung der Herzfrequenz beobachten.

Versuchsdurchführung:
- Öffnen Sie das CFL-Programm durch Doppelklicken.
- Wählen Sie das IHL-Modell aus.
- Stellen Sie alle Variablen durch Drücken des Resetknopfes auf ihre Ausgangswerte zurück.
- Verändern Sie die Herzfrequenz entsprechend der Aufgabenstellung und warten Sie bis sich das Bild stabilisiert hat.
- Wechseln Sie in der Excel Arbeitsmappe auf das zweite Tabellenblatt „2b_SchlagvolumenMinutenvolumen“und tragen Sie die Werte entsprechend ein.