Title: Amboss | Grundlagen des Kreislaufes, Frage 3

Q: AMBOSS

In einem Modell des menschlichen Blutkreislaufs befindet sich ein (starres) Rohr der Länge l mit kreisförmiger Querschnittsfläche. Das Rohr wird von einer (newtonschen) Blut-Ersatzflüssigkeit laminar durchströmt.

Wie wirkt sich die Länge l des Rohrs (bei unveränderter Querschnittsfläche) auf seinen Strömungswiderstand aus?

Der Strömungswiderstand ist (direkt) proportional zu
- A: l^-1
- B: l^1/2
- C: l (correct) (C. Laut dem Gesetz von Hagen-Poiseuille verhalten sich Strömungswiderstand und Gefässlänge proportional zueinander – aus doppelter Länge folgt also bspw. auch ein doppelter Widerstand.) (if not chosen: C. Laut dem Gesetz von Hagen-Poiseuille verhalten sich Strömungswiderstand und Gefässlänge proportional zueinander – aus doppelter Länge folgt also bspw. auch ein doppelter Widerstand.)
- D: l^2
- E: l^4