Title: Amboss | Grundlagen des Kreislaufes, Frage 1

Q: AMBOSS

Die obige Abbildung zeigt schematisch die Druckschwankungen des zentralen Venendrucks und darunter eine gleichzeitig aufgezeichnete EKG-Ableitung.

Welche der Druckschwankungen des zentralen Venendrucks wird durch die Vorhofkontraktion hervorgerufen?
- A: a-Welle (correct) (A. Durch die Kontraktion des rechten Vorhofes steigt sein Innendruck an. Dadurch kann das Blut nicht mehr in den rechten Vorhoffliessen und staut sich vermehrt davor. Zusätzlich kann es durch die Druckerhöhung im Vorhof zu einem geringeren Rückstrom in die herznahen Venen kommen, da diese nicht durch echte Klappen vom Vorhof getrennt sind. Sowohl der Rückstau als auch der Rückfluss führen zum Anstieg des zentralen Venendrucks in Form der a-Welle. Zeitlich korreliert diese mit der P-Welle im EKG.) (if not chosen: A. Durch die Kontraktion des rechten Vorhofes steigt sein Innendruck an. Dadurch kann das Blut nicht mehr in den rechten Vorhoffliessen und staut sich vermehrt davor. Zusätzlich kann es durch die Druckerhöhung im Vorhof zu einem geringeren Rückstrom in die herznahen Venen kommen, da diese nicht durch echte Klappen vom Vorhof getrennt sind. Sowohl der Rückstau als auch der Rückfluss führen zum Anstieg des zentralen Venendrucks in Form der a-Welle. Zeitlich korreliert diese mit der P-Welle im EKG.)
- B: c-Welle
- C: x-Senkung
- D: v-Welle
- E: y-Senkung