Title: Füessl_1.1_Normale.Herzgeräusche

Normale Herzgeräusche

Hörbeispiel

Herztoncharakter:
1. Herzton (HT) und 2. HT sind dumpf. Der 2. HT ist jedoch schärfer und kürzer als der 1. HT. Beide HT können physiologischerweise gespalten sein (da aus 2 Komponenten bestehend). Von der Herzspitze zur Herzbasis hin wird der 1. HT zunehmend leiser (und kann sogar völlig verschwinden), während der 2. HT an Lautstärke zunimmt.

Hämodynamik:
Das gesunde Herz erzeugt bei jedem Schlag 2 Töne. Die Töne entstehen durch Schwingungen des Klappenapparats bzw. der Herzklappen. Der 1. HT entsteht mit dem Beginn der Ventrikelkontraktion durch die Anspannung des Klappenapparats und den Schluss der Atrioventrikularklappen (Mitral- und Trikuspidalklappe). Der 2. HT entspricht dem Klappenschlusston beim Schließen der Taschenklappen (Aorten- und Pulmonalklappe) direkt nach dem Beginn der Ventrikelerschlaffung.
Bei normaler Herzfrequenz ist die auskultatorische Systole (Abstand vom 1. zum 2. HT) kürzer als die Diastole (Abstand vom 2. zum nächsten HT). Beide HT setzen sich jeweils aus zwei Komponenten zusammen, entsprechend den jeweils beteiligten Klappen.